
DESCRIPTION 'Test program for window class library'

NAME WINCLS
STUB 'WINSTUB.EXE'
STACKSIZE 2048
HEAPSIZE 1024
CODE MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
DATA MOVEABLE MULTIPLE
EXETYPE WINDOWS

